江苏bg视讯环保股份有限公司
股票代码:688096

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

取消

清空记录

历史记录

江苏bg视讯环保股份有限公司
    当前位置:
  • 首页>
  • 人才招聘>
  • 招聘信息
职位名称
工作地点
工作性质
薪资待遇
招聘人数
截止时间
营销副总经理
南通
全职
基本薪资(25000-30000元/月)+年度激励,年薪50
人数不限
无截止时间

营销副总经理

岗位职责:
1、参与公司发展战略的规划,对电力业务领域的发展提出建议;
2、负责指导电力事业部年度经营目标的分解和落实;
3、负责分管电力事业部的工作计划和业务目标审核和组织落实;
4、负责审定电力事业部的制度和流程、工作计划和业务目标并检查执行情况;
5、负责部门业务范围内的市场调研与分析预测工作;提出具体的营销计划方案,以及具体营销工作流程和细则;
6、落实电力事业部销售计划。
职位要求:
1、企业管理、营销等相关专业相关专业,本科及以上学历;
2、团队年度销售业绩不低于2个亿;
2、有行业洞见,具备营销、工程和项目管理的全面经验;
3、能够推动变革;卓越的领导力及战略规划能力,较强的团队协调和处理问题的能力,5年以上行业经验,8年以上岗位经验。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(25000-30000元/月)+年度激励,年薪50
截止时间:
无截止时间
资深销售工程师
南通
全职
基本薪资(15000-20000元/月)+销售额提成(提成金
人数不限
无截止时间

资深销售工程师

岗位职责:
1、负责公司产品的营销工作,负责公司所涉及营销市场的调研及信息的分析反。贫ǔ鼍咛宓挠桨福
2、起草和编制公司产品营销宣传计划,在公司统一安排下付诸实施;
3、树立良好的公司形象,积极参与市场竞争;
4、负责年度营销计划的起草和制定,制定营销章程,根据公司的批准贯彻实施;
5、结合具体的市场情况,对目标市场进行细分;
6、负责公司产品对外宣传及对外联络;
7、负责合同的签订和审核,并负责公司资金的及时回笼,确保公司资金的正常运转。
职位要求:
1、本科以上学历,环境科学/工程、电气、企业管理、营销等专业;
2.个人年度销售业绩不低于6000万;
3、具有企业营销、法律及公司产品及技术工艺等丰富的市场营销策划经验,熟悉行业市场发展现状,有优秀的营销技巧、良好的口头及书面表达能力;
4、有环保行业水处理项目独立运作经验,熟悉项目商务环节运作形式,能够独立支撑项目,同行业5年及以上的工作经验;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(15000-20000元/月)+销售额提成(提成金
截止时间:
无截止时间
高级销售工程师
南通
全职
基本薪资(11000-17000元/月)+销售额提成(提成金
人数不限
无截止时间

高级销售工程师

岗位职责:
1、负责执行完成部门下发的个人年度业绩目标;
2、负责跟踪区域水处理项目(行业范围:以电力行业为主),收集整理市场信息,合理确定市场目标和销售重点,制定销售计划,并认真完成;
3、组织安排技术交流、投标方案编写等工作,协调部门关系,处理销售过程中招投标(会制作标书)、合同签订、款项回收等事务;
4、做好项目实施过程中的配合、协调、对接工作;
5、建立、维护良好的客户关系,做好销售日志,周报、月报,及时归档销售资料,总结经验,提高销售水平;
6、完成上级交代的其他任务。
职位要求:
1、本科以上学历,专业不限;
2、个人年度销售业绩不低于3200万;
3、了解行业现状、相关标准和规范,有客户资源,能够承受合理的工作压力;
4、有环保行业水处理项目独立运作经验,熟悉项目商务环节运作形式,能够独立支撑项目,同行3年及以上的工作经验;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
6、能适应长期出差,频率在1个月左右。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(11000-17000元/月)+销售额提成(提成金
截止时间:
无截止时间
中级销售工程师
南通
全职
基本薪资(9000-15000元/月)+销售额提成(提成金额
人数不限
无截止时间

中级销售工程师

岗位职责:
1、负责执行完成部门下发的个人年度业绩目标;
2、负责跟踪区域水处理项目(行业范围:以电力行业为主),收集整理市场信息,合理确定市场目标和销售重点,制定销售计划,并认真完成;
3、组织安排技术交流、投标方案编写等工作,协调部门关系,处理销售过程中招投标(会制作标书)、合同签订、款项回收等事务;
4、做好项目实施过程中的配合、协调、对接工作;
5、建立、维护良好的客户关系,做好销售日志,周报、月报,及时归档销售资料,总结经验,提高销售水平;
6、完成上级交代的其他任务。
职位要求:
1、本科以上学历,专业不限;
2、个人年度销售业绩不低于1500万;
3、了解行业现状、相关标准和规范,有客户资源,能够承受合理的工作压力;
4、有环保行业水处理项目独立运作经验,熟悉项目商务环节运作形式,能够独立支撑项目;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
6、能适应长期出差,频率在1个月左右。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(9000-15000元/月)+销售额提成(提成金额
截止时间:
无截止时间
初级销售工程师
南通
全职
基本薪资(6000-10000元/月)+销售额提成(提成金额
人数不限
无截止时间

初级销售工程师

岗位职责:
1、部门指导和监督下执行完成下发的个人年度业绩目标;
2、负责跟踪区域水处理项目(行业范围:以电力行业为主),收集整理市场信息,合理确定市场目标和销售重点,制定销售计划,并认真完成;
3、组织安排技术交流、投标方案编写等工作,协调部门关系,处理销售过程中招投标(会制作标书)、合同签订、款项回收等事务;
4、做好项目实施过程中的配合、协调、对接工作;
5、建立、维护良好的客户关系,做好销售日志,周报、月报,及时归档销售资料,总结经验,提高销售水平;
6、完成上级交代的其他任务。
职位要求:
1、本科以上学历,专业不限;
2、个人年度销售业绩不低于900万;
3、了解行业现状、相关标准和规范,能够承受合理的工作压力;
4、了解市场营销、法律、商务谈判技巧和公司产品技术;具有营销策划能力、渠道拓展能力、公共关系能力;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
6、能适应长期出差,频率在1个月左右。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(6000-10000元/月)+销售额提成(提成金额
截止时间:
无截止时间
高级工艺设计师(纯水工艺方向)
南通
全职
11000-14000/月+年度激励
人数不限
无截止时间

高级工艺设计师(纯水工艺方向)

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计及校审等工作;
3、牵头大型项目的设计,并指导其他技术人员进行设计和实施;
4、协助部门负责人进行专业建设、提升工作;
5、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉超滤、反渗透、EDI、离子交换设备等工艺的设计;
4、具有较强技术专业知识,能够独立进行项目投标及施工图设计,包括成本预算、工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,指导其他技术人员进行分部设计和实施;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力;
7、有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
11000-14000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
中级工艺设计师(纯水工艺方向)
南通
全职
9000-12000/月+年度激励
人数不限
无截止时间

中级工艺设计师(纯水工艺方向)

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
3、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,3年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉超滤、反渗透、EDI、离子交换设备等工艺的设计;
4、具备独立设计的能力,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
9000-12000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
初级工艺设计师(纯水工艺方向)
南通
全职
6000-9000/月+年度激励
人数不限
无截止时间

初级工艺设计师(纯水工艺方向)

岗位职责:
1、协助完成水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
2、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,1年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、了解超滤、反渗透、EDI、离子交换设备等工艺的设计;
4、具有基本的技术专业知识,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够协助完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、有良好的沟通、协调能力,对新产品新知识有较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
6000-9000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
高级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))
南通
全职
11000-14000/月+年度激励
人数不限
无截止时间

高级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计及校审等工作;
3、牵头大型项目的设计,并指导其他技术人员进行设计和实施;
4、协助部门负责人进行专业建设、提升工作;
5、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉生化处理工艺、物化处理工艺;
4、具有较强技术专业知识,能够独立进行项目投标及施工图设计,包括成本预算、工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,指导其他技术人员进行分部设计和实施;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力;
7、有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
11000-14000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
中级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))
南通
全职
9000-12000/月+年度激励
人数不限
无截止时间

中级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
3、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,3年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉生化处理工艺、物化处理工艺;
4、具备独立设计的能力,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
9000-12000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
初级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))
南通
全职
6000-9000/月+年度激励
人数不限
无截止时间

初级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))

岗位职责:
1、协助完成水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
2、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,1年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉生化处理工艺、物化处理工艺;
4、具有基本的技术专业知识,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够协助完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、有良好的沟通、协调能力,对新产品新知识较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
6000-9000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
职位名称
薪资待遇
营销副总经理
基本薪资(25000-30000元/月)+年度激励,年薪50

营销副总经理

岗位职责:
1、参与公司发展战略的规划,对电力业务领域的发展提出建议;
2、负责指导电力事业部年度经营目标的分解和落实;
3、负责分管电力事业部的工作计划和业务目标审核和组织落实;
4、负责审定电力事业部的制度和流程、工作计划和业务目标并检查执行情况;
5、负责部门业务范围内的市场调研与分析预测工作;提出具体的营销计划方案,以及具体营销工作流程和细则;
6、落实电力事业部销售计划。
职位要求:
1、企业管理、营销等相关专业相关专业,本科及以上学历;
2、团队年度销售业绩不低于2个亿;
2、有行业洞见,具备营销、工程和项目管理的全面经验;
3、能够推动变革;卓越的领导力及战略规划能力,较强的团队协调和处理问题的能力,5年以上行业经验,8年以上岗位经验。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(25000-30000元/月)+年度激励,年薪50
截止时间:
无截止时间
资深销售工程师
基本薪资(15000-20000元/月)+销售额提成(提成金

资深销售工程师

岗位职责:
1、负责公司产品的营销工作,负责公司所涉及营销市场的调研及信息的分析反。贫ǔ鼍咛宓挠桨福
2、起草和编制公司产品营销宣传计划,在公司统一安排下付诸实施;
3、树立良好的公司形象,积极参与市场竞争;
4、负责年度营销计划的起草和制定,制定营销章程,根据公司的批准贯彻实施;
5、结合具体的市场情况,对目标市场进行细分;
6、负责公司产品对外宣传及对外联络;
7、负责合同的签订和审核,并负责公司资金的及时回笼,确保公司资金的正常运转。
职位要求:
1、本科以上学历,环境科学/工程、电气、企业管理、营销等专业;
2.个人年度销售业绩不低于6000万;
3、具有企业营销、法律及公司产品及技术工艺等丰富的市场营销策划经验,熟悉行业市场发展现状,有优秀的营销技巧、良好的口头及书面表达能力;
4、有环保行业水处理项目独立运作经验,熟悉项目商务环节运作形式,能够独立支撑项目,同行业5年及以上的工作经验;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(15000-20000元/月)+销售额提成(提成金
截止时间:
无截止时间
高级销售工程师
基本薪资(11000-17000元/月)+销售额提成(提成金

高级销售工程师

岗位职责:
1、负责执行完成部门下发的个人年度业绩目标;
2、负责跟踪区域水处理项目(行业范围:以电力行业为主),收集整理市场信息,合理确定市场目标和销售重点,制定销售计划,并认真完成;
3、组织安排技术交流、投标方案编写等工作,协调部门关系,处理销售过程中招投标(会制作标书)、合同签订、款项回收等事务;
4、做好项目实施过程中的配合、协调、对接工作;
5、建立、维护良好的客户关系,做好销售日志,周报、月报,及时归档销售资料,总结经验,提高销售水平;
6、完成上级交代的其他任务。
职位要求:
1、本科以上学历,专业不限;
2、个人年度销售业绩不低于3200万;
3、了解行业现状、相关标准和规范,有客户资源,能够承受合理的工作压力;
4、有环保行业水处理项目独立运作经验,熟悉项目商务环节运作形式,能够独立支撑项目,同行3年及以上的工作经验;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
6、能适应长期出差,频率在1个月左右。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(11000-17000元/月)+销售额提成(提成金
截止时间:
无截止时间
中级销售工程师
基本薪资(9000-15000元/月)+销售额提成(提成金额

中级销售工程师

岗位职责:
1、负责执行完成部门下发的个人年度业绩目标;
2、负责跟踪区域水处理项目(行业范围:以电力行业为主),收集整理市场信息,合理确定市场目标和销售重点,制定销售计划,并认真完成;
3、组织安排技术交流、投标方案编写等工作,协调部门关系,处理销售过程中招投标(会制作标书)、合同签订、款项回收等事务;
4、做好项目实施过程中的配合、协调、对接工作;
5、建立、维护良好的客户关系,做好销售日志,周报、月报,及时归档销售资料,总结经验,提高销售水平;
6、完成上级交代的其他任务。
职位要求:
1、本科以上学历,专业不限;
2、个人年度销售业绩不低于1500万;
3、了解行业现状、相关标准和规范,有客户资源,能够承受合理的工作压力;
4、有环保行业水处理项目独立运作经验,熟悉项目商务环节运作形式,能够独立支撑项目;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
6、能适应长期出差,频率在1个月左右。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(9000-15000元/月)+销售额提成(提成金额
截止时间:
无截止时间
初级销售工程师
基本薪资(6000-10000元/月)+销售额提成(提成金额

初级销售工程师

岗位职责:
1、部门指导和监督下执行完成下发的个人年度业绩目标;
2、负责跟踪区域水处理项目(行业范围:以电力行业为主),收集整理市场信息,合理确定市场目标和销售重点,制定销售计划,并认真完成;
3、组织安排技术交流、投标方案编写等工作,协调部门关系,处理销售过程中招投标(会制作标书)、合同签订、款项回收等事务;
4、做好项目实施过程中的配合、协调、对接工作;
5、建立、维护良好的客户关系,做好销售日志,周报、月报,及时归档销售资料,总结经验,提高销售水平;
6、完成上级交代的其他任务。
职位要求:
1、本科以上学历,专业不限;
2、个人年度销售业绩不低于900万;
3、了解行业现状、相关标准和规范,能够承受合理的工作压力;
4、了解市场营销、法律、商务谈判技巧和公司产品技术;具有营销策划能力、渠道拓展能力、公共关系能力;
5、能熟练使用办公软件,满足公司对信息化的要求;
6、能适应长期出差,频率在1个月左右。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
基本薪资(6000-10000元/月)+销售额提成(提成金额
截止时间:
无截止时间
高级工艺设计师(纯水工艺方向)
11000-14000/月+年度激励

高级工艺设计师(纯水工艺方向)

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计及校审等工作;
3、牵头大型项目的设计,并指导其他技术人员进行设计和实施;
4、协助部门负责人进行专业建设、提升工作;
5、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉超滤、反渗透、EDI、离子交换设备等工艺的设计;
4、具有较强技术专业知识,能够独立进行项目投标及施工图设计,包括成本预算、工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,指导其他技术人员进行分部设计和实施;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力;
7、有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
11000-14000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
中级工艺设计师(纯水工艺方向)
9000-12000/月+年度激励

中级工艺设计师(纯水工艺方向)

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
3、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,3年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉超滤、反渗透、EDI、离子交换设备等工艺的设计;
4、具备独立设计的能力,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
9000-12000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
初级工艺设计师(纯水工艺方向)
6000-9000/月+年度激励

初级工艺设计师(纯水工艺方向)

岗位职责:
1、协助完成水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
2、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,1年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、了解超滤、反渗透、EDI、离子交换设备等工艺的设计;
4、具有基本的技术专业知识,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够协助完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、有良好的沟通、协调能力,对新产品新知识有较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
6000-9000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
高级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))
11000-14000/月+年度激励

高级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计及校审等工作;
3、牵头大型项目的设计,并指导其他技术人员进行设计和实施;
4、协助部门负责人进行专业建设、提升工作;
5、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉生化处理工艺、物化处理工艺;
4、具有较强技术专业知识,能够独立进行项目投标及施工图设计,包括成本预算、工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,指导其他技术人员进行分部设计和实施;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力;
7、有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
11000-14000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
中级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))
9000-12000/月+年度激励

中级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))

岗位职责:
1、与客户进行技术交流,完成技术方案编制;
2、负责水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
3、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,3年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉生化处理工艺、物化处理工艺;
4、具备独立设计的能力,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、具有创新意识,具有较强的业务创新能力,对新产品新知识有较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
9000-12000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
初级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))
6000-9000/月+年度激励

初级工艺设计师(废污水工艺方向(生化、物化))

岗位职责:
1、协助完成水处理项目投标文件编制、工艺施工图设计等工作;
2、配合其他部门完成项目设备的采购工作及处理项目施工调试过程的出现的相关技术问题。
职位要求:
1、环境工程、给排水或相关专业,大学本科及以上学历,1年以上工作经验;
2、熟悉电力、化工等行业水处理工艺,并了解行业发展;
3、熟悉生化处理工艺、物化处理工艺;
4、具有基本的技术专业知识,包括工艺计算、设备选型、设备及管道布置等,能够协助完成项目投标及施工图设计,熟练使用CAD制图;
5、具有较强的质量意识和责任心,吃苦耐劳,工作认真负责;
6、有良好的沟通、协调能力,对新产品新知识较强的学习能力。
工作地点:
南通
工作性质:
全职
薪资待遇:
6000-9000/月+年度激励
截止时间:
无截止时间
选择区号
【网站地图】【sitemap】